Corso di Analisi Matematica Ingegneria Informatica

esercitazione 7 : Algebra lineare

(Cognome) (Nome) (Numero di matricola)

• Dire se le seguenti proposizioni sono vere o false: Proposizione Vera Falsa una base di R^2 è costituita da 2 vettori 2 vettori costituiscono una base di R^2 3 vettori di R^2 sono linearmente dipendenti 3 vettori di R^3 sono linearmente dipendenti A matrice 3 × 3 ⇒ rk(A) = 3 A matrice 3 × 4 ⇒ rk(A) ≤ 3 A matrice 3 × 4 ⇒ rk(A) ≥ 4

• Sia A · X = b un sistema lineare di 3 equazioni & 3 incognite, dove

A = a_{11} a_{12} a_{13} a_{21} a_{22} a_{23} a_{31} a_{32} a_{33} è una matrice 3 × 3, X = x_1 x_2 x_3

, b = b_1 b_2 b_3

. Allora:

Proposizione Vera Falsa Il sistema ha sempre un’unica soluzione Il sistema ha un’unica soluzione ⇔ rk(A) = 3 Il sistema ha un’unica soluzione ⇔ det(A) ≠ 0

Esistono A, b tali che Proposizione Vera Falsa Il sistema ha esattamente 2 soluzioni distinte Il sistema ha ∞ soluzioni distinte Il sistema non ha soluzione Il sistema ha almeno 1999 soluzioni